Global Seismograph Network

GAR LZH

LBTB

LPAZ

PLCA

VNDA

BJT

KMI

ANTO

BILL

CHTO

CMB COR GRFO

KBS KEV

KIP

MA2

MAKZ

NWAO

PAB PAS

PMG

SNZO

TBT

TIXI

TSUM

ULN

YAK

ABKT

CMLA

JTS

MSVF

TAU

BGCA

SBA

HRV MAJO

DBIC

ENH

HIA MDJ

ANMO

CASY

CCM

DPC

INCN

KONO

PMSA

SPA

RAYN HKT

PTGA

SSPA TUC PFO

WRAB

QIZ

BDFB

BOSA

CPUP

LSA

WMQ XAN SSE

FURI

ADK

AFI

COLA

CTAO

DAV

GNI

GUMO

HNR

KIEV

KMBO

LSZ LVC

PET

PTCN RAR

SDV

SFJ

SJG TATO TEIG WAKE

XMAS

YSS AAK

ALE

ARU

ASCN

BORG BRVK

COCO

EFI

ERM

ESK FFC KDAK KIV KURK

LVZ

MSEY

NIL

NNA

NRIL OBN

RPN

SHEL

SUR

TLY

HOPE

PAYG

DWPF

JOHN

ABUS

MBWA

MSKU

MACQ

QUE

Socorro

Tarawa

Uganda

Cape Verde Is. Kwajalein

Funafuti

NDI

Sulawesi

TRQA

BEC BHL

KOD KOWA

Kanton

RAO

Midway

POHA

RCBR

TRIN

TRIS

SAML

WSAR

Jos

Diego Garcia

Abha

Nukuhiva

SHIO

BILL

KBS KEV

TIXI YAK

KONO

COLA

SFJ

ALE

BORG

LVZ

NRIL

Arctic_{180}

90E

0

90W

VNDA

SBA

CASY

PMSA

SPA

Antarctica 0

90E

180

90W

installed planned

IRIS/USGS Stations 63 NCDSN Stations (IRIS/USGS) 9 GTSN Stations (AFTAC/USGS) 10 IRIS/IDA Stations (UCSD) 34 CDSN Stations (China/USGS) 2

22

9

USGS Albuquerque Seismological Laboratory August 1998 (RLW/CRH)